\begin{table}[!h]

\caption{\label{tab:per_model_pi}Quality metrics for $\pi$$\text{-}colBiSBM$}
\centering
\begin{tabular}[t]{rllllll}
\toprule
$\eps[\alpha]$ & $\overline{\text{ARI}}_{1}$ & $\overline{\text{ARI}}_{2}$ & $\text{ARI}_{1}$ & $\text{ARI}_{2}$ & $\mathbbb{1}_{\widehat{Q_1}=Q_1}$ & $\mathbbb{1}_{\widehat{Q_2}=Q_2}$\\
\midrule
0.00 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\
0.03 & 0.01 & 0.02 & 0.01 & 0.01 & 0 & 0\\
0.06 & 0.74 $\pm$ 0.01 & 0.71 $\pm$ 0.01 & 0.62 $\pm$ 0.02 & 0.58 $\pm$ 0.02 & 0.59 $\pm$ 0.05 & 0.64 $\pm$ 0.05\\
0.09 & 0.97 & 0.95 & 0.87 $\pm$ 0.02 & 0.84 $\pm$ 0.02 & 0.71 $\pm$ 0.04 & 1\\
0.12 & 1 & 0.98 & 0.91 $\pm$ 0.02 & 0.89 $\pm$ 0.02 & 0.73 $\pm$ 0.04 & 1\\
\addlinespace
0.15 & 1 & 0.99 & 0.93 $\pm$ 0.02 & 0.91 $\pm$ 0.02 & 0.84 $\pm$ 0.04 & 1\\
0.18 & 1 & 0.99 & 0.94 $\pm$ 0.01 & 0.92 $\pm$ 0.02 & 0.85 $\pm$ 0.03 & 1\\
0.21 & 1 & 0.99 & 0.91 $\pm$ 0.02 & 0.87 $\pm$ 0.03 & 0.81 $\pm$ 0.04 & 1\\
0.24 & 1 & 0.99 & 0.93 $\pm$ 0.02 & 0.9 $\pm$ 0.02 & 0.83 $\pm$ 0.04 & 0.99 $\pm$ 0.01\\
\bottomrule
\end{tabular}
\end{table}