\begin{table}[!h]

\caption{\label{tab:per_model_rho}Quality metrics for $\rho$$\text{-}colBiSBM$}
\centering
\begin{tabular}[t]{rllllll}
\toprule
$\eps[\alpha]$ & $\overline{\text{ARI}}_{1}$ & $\overline{\text{ARI}}_{2}$ & $\text{ARI}_{1}$ & $\text{ARI}_{2}$ & $\mathbbb{1}_{\widehat{Q_1}=Q_1}$ & $\mathbbb{1}_{\widehat{Q_2}=Q_2}$\\
\midrule
0.00 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\
0.03 & 0.01 & 0.01 & 0.01 & 0.02 & 0 & 0\\
0.06 & 0.72 $\pm$ 0.01 & 0.74 $\pm$ 0.01 & 0.57 $\pm$ 0.02 & 0.6 $\pm$ 0.02 & 0.61 $\pm$ 0.05 & 0.56 $\pm$ 0.05\\
0.09 & 0.94 & 0.97 & 0.83 $\pm$ 0.02 & 0.85 $\pm$ 0.02 & 1 & 0.6 $\pm$ 0.05\\
0.12 & 0.98 & 1 & 0.87 $\pm$ 0.02 & 0.9 $\pm$ 0.02 & 1 & 0.75 $\pm$ 0.04\\
\addlinespace
0.15 & 0.98 & 1 & 0.83 $\pm$ 0.03 & 0.88 $\pm$ 0.02 & 1 & 0.72 $\pm$ 0.04\\
0.18 & 0.98 & 1 & 0.82 $\pm$ 0.03 & 0.87 $\pm$ 0.02 & 0.99 $\pm$ 0.01 & 0.71 $\pm$ 0.04\\
0.21 & 0.98 & 1 & 0.87 $\pm$ 0.02 & 0.9 $\pm$ 0.02 & 1 & 0.77 $\pm$ 0.04\\
0.24 & 0.98 & 1 & 0.84 $\pm$ 0.03 & 0.88 $\pm$ 0.02 & 1 & 0.72 $\pm$ 0.04\\
\bottomrule
\end{tabular}
\end{table}